EPUB-Informationen

Bezeichnung:

3.120

Stand/Datum des Downloads:

20.06.2024

Kirchenverordnung
zur Festsetzung der Anzahl
der von den Synodalverbänden
zu wählenden Mitglieder
für die VII. Gesamtsynode

vom 27. Februar 2024

(GVBl. Bd. 21 S. 243)

Aufgrund von § 67 Absatz 2 Satz 1 der Kirchenverfassung erlässt das Moderamen der Gesamtsynode die folgende Kirchenverordnung:

§ 1

Die Zahl der den Synodalverbänden zuzurechnenden Gemeindeglieder wird im prozentualen Verhältnis zur Gesamtmitgliederzahl gemäß § 67 Absatz 2 Satz 1 Kirchenverfassung wie folgt festgestellt:

Synodalverband

Gemeindegliederzahl

Verhältniszahl zur
Gesamtmitgliederzahl
(in %)

I.

Nördliches Ostfriesland

27.034

17,44

IV.

Südliches Ostfriesland

18.544

11,96

V.

Rheiderland

14.113

9,10

VI.

Grafschaft Bentheim

40.610

26,19

VII.

Emsland/Osnabrück

11.800

7,61

VIII.

11.354

7,32

IX.

Plesse

9.973

6,43

X.

11.710

7,55

XI.

Ev.-Ref. Kirche in Bayern

9.905

6,39

§ 2

Aus dem prozentualen Verhältnis der Gemeindegliederzahl der Synodalverbände zu der Gesamtmitgliederzahl ergeben sich gemäß § 67 Absatz 2 Satz 1 Kirchenverfassung folgende Anteile zur Wahl in die VII. Gesamtsynode:

Synodalverband

Mitglieder

I.

Nördliches Ostfriesland

10

IV.

Südliches Ostfriesland

7

V.

Rheiderland

5

VI.

Grafschaft Bentheim

15

VII.

Emsland/Osnabrück

4

VIII.

4

IX.

Plesse

4

X.

4

XI.

Ev.-Ref. Kirche in Bayern

4

§ 3

Die Anzahl der Mitglieder der VII. Gesamtsynode, die gemäß § 67 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 und Absatz 3a der Kirchenverfassung zum Zeitpunkt ihrer Wahl das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wird wie folgt festgestellt:

Synodalverband

Mitglieder

I.

Nördliches Ostfriesland

2

IV.

Südliches Ostfriesland

2

V.

Rheiderland

1

VI.

Grafschaft Bentheim

3

VII.

Emsland/Osnabrück

1

VIII.

1

IX.

Plesse

1

X.

1

XI.

Ev.-Ref. Kirche in Bayern

1

§ 4

Die Anzahl der von den Synodalverbänden durch Wahl zu bestimmenden Mitglieder zur Gesamtsynode gilt während der gesamten Amtszeit der VII. Gesamtsynode.

§ 5

( 1 ) Diese Kirchenverordnung tritt am 15. März 2024 in Kraft.

( 2 ) Mit der Konstituierung der VII. Gesamtsynode tritt die Kirchenverordnung zur Festsetzung der Anzahl der von den Synodalverbänden zu wählenden Mitglieder für die VI. Gesamtsynode vom 16. Januar 2018 (Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 20 S. 184) außer Kraft.